Reactie op De vent hierachter door Fokko Perton

In antwoord op Harmiena Torenbeek.

Hallo Harmiena,

De reden voor de stopzetting van de blog is jammergenoeg omdat Harry vrij zwaar te leiden heeft onder dementie. Zijn blog blijft hopelijk nog wel lang in de lucht, maar we verwachten geen updates meer.

Bedankt voor het meegenieten van de blog.